1xBET·Signup(中国游)-官方网站

中文 | English | Deutsch

菜单

空气源热泵制作

空气源热泵制作在管道隔振处理过程中,应增加或更换与泵组连接的橡胶软连接。一般来说,软连接长度短,弹性差,导致整体隔振效果不理想。更换后,隔振效果将显著增加,

1xbet官网首页 / 标签 /空气源热泵制作
查看更多
网站地图XML